BEGIN KON2  Kontron - DSDD 40 tpi 5.25"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 16,256
SIDE1 0 1,4,7,10,13,16,3,6,9,12,15,2,5,8,11,14
SIDE2 1 1,4,7,10,13,16,3,6,9,12,15,2,5,8,11,14
ORDER CYLINDERS
BSH 2  BLM 7  EXM 0  DSM 177  DRM 255    AL0 0F0H  AL1 0     OFS 2
END

